/*
 * @Author: code4eat awesomedema@gmail.com
 * @Date: 2022-12-14 14:14:32
 * @LastEditors: code4eat awesomedema@gmail.com
 * @LastEditTime: 2024-08-02 10:43:28
 * @FilePath: /BudgetManaSystem/src/pages/Home/index.tsx
 * @Description: 这是默认设置,请设置`customMade`, 打开koroFileHeader查看配置 进行设置: https://github.com/OBKoro1/koro1FileHeader/wiki/%E9%85%8D%E7%BD%AE

 */

import React from 'react';

import './style.less';

import KCIMPagecontainer from '@/components/KCIMPageContainer';

const HomePage: React.FC = () => {
  
  return (
    <KCIMPagecontainer title={false} ghost>
      <div className='HomePage'>
        <div className='title'>全成本核算系统</div>
        <div className='titleSub'>以促进医院内部经济、经营管理向正规化的轨道转变，建立规范以及完整的成本管理决策体系，将管理重点转移到经济管理上来，并透过完善的信息化建设，实现对成本管理的支撑。纠正医院的成本管控理念及应用错误，改变现行的“四类三级”成本核算方法。实现医院科室成本核算，支持医院床位动态管理，支持科室实施主诊医师负责制；实现科室真实盈亏计算及盈亏平衡分析，指导科室经营；实现利润敏感性分析，使用国际先进的管理会计理论用以医院经营管理决策。</div>
        <div className='banner'>
          <img src={require('../../../static/indexBgCenter.png')} alt="" />
        </div>
      </div>
    </KCIMPagecontainer>
  );
};

export default HomePage;
